R_b Measurements (Summer-2001)

ALEPH Multi-var

DELPHI Multi-var

L3 Impact+Lept

OPAL VtxNN+Lept

SLD VtxMass NN

World Average

0.2159Α0.0009Α0.0011

0.2163Α0.0007Α0.0006

0.2174Α0.0015Α0.0028

0.2176Α0.0011Α0.0014

0.2164Α0.0009Α0.0008

0.21646Α0.00065 SM

0.212 0.214 0.216 0.218 0.22 0.222