A_c Measurements (Winter-01)

A_c

LEP Average 0.612 Α 0.032

OPAL D^* 0.637 Α 0.104 Α 0.050

DELPHI D^* 0.635 Α 0.083 Α 0.025

ALEPH D^* 0.627 Α 0.080 Α 0.024

OPAL Lepton 0.575 Α 0.054 Α 0.039

L3 Lepton 0.739 Α 0.269 Α 0.161

DELPHI Lepton 0.634 Α 0.083 Α 0.056

ALEPH Lepton 0.580 Α 0.047 Α 0.040

SLD K & vtx-Q 0.674 Α 0.029 Α 0.025 SLD Lepton 0.591 Α 0.055 Α 0.053 SLD D^*,D^+ 0.690 Α 0.042 Α 0.021 SLD soft π^* 0.685 Α 0.052 Α 0.038 SLD Average 0.671 Α 0.027

Update

SM

LEP Measurements: A_c = 4 A^{0,cFB} / 3 A_e Using A_e=0.1500Α0.0016 (Combine SLD A_{LR} and LEP A_l)

0.4225 0.5435 0.6645 0.7855 0.9065 1.0275