0.210.220.230.240.25

SLD-LEP ComparisonSLDALEPH

DELPHI

L 3OPAL

LEP Data from Moriond ’94

sin

2 q

W effLEP Average (Moriond ’94): sin2 qeffW=0.2322–0.0005SLD ALR (’92 and ’93 data): sin2qeffW=0.2294–0.0010

LEP Average

AFBlP tPtFBAFBbAFBcQFBLATH 5/94