VXD Offline Flow Chart for VXRECCL

Call VXMCUPK tounpack data

Israw data unpacked?

NoYes Isthis Monte Carlo?

YesCall VXBAD to simulateccd problems in real data

NoCall VXUNPAK tounpack data

Call VXFCCD to decidewhich ccd’s to cluster

Call VXFCLUS tofind clusters on ccds

Clean up temporarybanks

Exit